-- 企业微信配置初始化脚本
-- 该脚本用于初始化企业微信相关的系统配置项

-- 删除已存在的配置项
DELETE FROM sys_config WHERE config_key IN (
    'qy_wechat.enable',
    'qy_wechat.corp_id',
    'qy_wechat.corp_secret',
    'qy_wechat.agent_id'
);

-- 插入企业微信配置项
INSERT INTO sys_config (config_name, config_key, config_value, config_type, create_by, create_time, update_by, update_time, remark) VALUES
('企业微信服务启用状态', 'qy_wechat.enable', 'false', 'Y', 'admin', SYSDATE(), '', NULL, '企业微信服务是否启用，true-启用，false-禁用'),
('企业微信CorpID', 'qy_wechat.corp_id', 'wx248505bfbab6d0c1', 'N', 'admin', SYSDATE(), '', NULL, '企业微信企业ID'),
('企业微信CorpSecret', 'qy_wechat.corp_secret', '2MCilqWYC0FWjOQ894sbb-s7Lb5sVH4HHuJgOsd9l1k', 'N', 'admin', SYSDATE(), '', NULL, '企业微信应用密钥'),
('企业微信AgentId', 'qy_wechat.agent_id', '21', 'N', 'admin', SYSDATE(), '', NULL, '企业微信应用AgentId');

COMMIT;