-- ----------------------------
-- 客户应用配置表
-- ----------------------------
drop table if exists sys_client_app;
create table sys_client_app (
  app_id            bigint(20)      not null auto_increment    comment '应用ID',
  client_name       varchar(50)     not null                   comment '客户名称',
  app_key           varchar(64)     not null                   comment '应用标识',
  security_key      varchar(64)     not null                   comment '安全密钥',
  valid_start_time  datetime                                   comment '有效期开始时间',
  valid_end_time    datetime                                   comment '有效期结束时间',
  status            char(1)         default '0'                comment '状态（0正常 1停用）',
  del_flag          char(1)         default '0'                comment '删除标志（0代表存在 2代表删除）',
  create_by         varchar(64)     default ''                 comment '创建者',
  create_time       datetime                                   comment '创建时间',
  update_by         varchar(64)     default ''                 comment '更新者',
  update_time       datetime                                   comment '更新时间',
  remark            varchar(500)    default null               comment '备注',
  primary key (app_id),
  unique (app_key)
) engine=innodb auto_increment=100 comment = '客户应用配置表';

-- ----------------------------
-- 初始化-客户应用配置表数据
-- ----------------------------
insert into sys_client_app values(1, '测试客户', 'appId1', 'your_security_key', sysdate(), date_add(sysdate(), interval 1 year), '0', '0', 'admin', sysdate(), '', null, '测试客户应用'); 