-- 在sys_user表中添加oa_user_id字段，用于记录SQL Server中的OA_User_ID
-- 该字段用于用户同步功能

-- 添加oa_user_id字段
ALTER TABLE sys_user ADD COLUMN oa_user_id INT NULL COMMENT 'SQL Server中的OA用户ID';

-- 为oa_user_id字段创建索引，提高查询效率
CREATE INDEX idx_oa_user_id ON sys_user(oa_user_id);
