-- ===========================================
-- 短信服务开关配置
-- 用于控制系统是否启用短信通知功能
-- ===========================================

-- 插入短信开关配置（默认关闭）
INSERT INTO sys_config (config_name, config_key, config_value, config_type, create_by, create_time, update_by, update_time, remark) 
VALUES 
('短信通知开关', 'sms.enabled', 'false', 'N', 'admin', NOW(), 'admin', NOW(), 
 '控制是否启用短信通知功能。true=启用，false=禁用。关闭后系统将不再发送任何短信通知。');

-- ===========================================
-- 使用说明：
-- 1. 默认关闭短信功能，需要手动开启
-- 2. 开启前请确保已配置正确的短信账号信息
-- 3. 可在系统管理->参数设置中动态修改，无需重启服务
--
-- 配置键说明：
-- sms.enabled - 短信服务开关
--   true  - 启用短信通知
--   false - 禁用短信通知（默认）
--
-- 相关配置（在application.yml中配置）：
-- sms.address   - 短信服务地址（默认：sms.izjun.com:8001）
-- sms.userName  - 短信账号用户名
-- sms.password  - 短信账号密码
-- sms.signName  - 短信签名
-- sms.taskAssignTemplate - 任务分配通知模板
-- ===========================================

-- 开启短信功能：
-- UPDATE sys_config SET config_value = 'true' WHERE config_key = 'sms.enabled';

-- 关闭短信功能：
-- UPDATE sys_config SET config_value = 'false' WHERE config_key = 'sms.enabled';
