-- ----------------------------
-- 任务状态推送定时任务配置（从新系统推送到旧系统）
-- ----------------------------
INSERT INTO sys_job (job_name, job_group, invoke_target, cron_expression, misfire_policy, concurrent, status, create_by, create_time, update_by, update_time, remark)
VALUES 
('任务状态推送新到旧', 'DEFAULT', 'legacySystemSyncTask.pushTaskStatusToLegacy()', '0 0/3 * * * ?', '3', '1', '1', 'admin', sysdate(), 'admin', sysdate(), 
'每3分钟执行一次，将新系统中状态已变化的任务推送到旧系统。推送规则：出发中->4，任务中->6，返程中->7，已完成->8，已取消->10。旧系统状态>=目标状态时不推送。');
