-- 为 sys_task_emergency 表添加科室ID字段
-- 科室数据来自 SQL Server 的 dictionary 表（vtitle='HospitalDepartment'）

-- 1. 添加转出医院科室ID字段
ALTER TABLE sys_task_emergency 
ADD COLUMN hospital_out_department_id VARCHAR(50) COMMENT '转出医院科室ID（对应SQL Server dictionary表的vID）' AFTER hospital_out_department;

-- 2. 添加转入医院科室ID字段
ALTER TABLE sys_task_emergency 
ADD COLUMN hospital_in_department_id VARCHAR(50) COMMENT '转入医院科室ID（对应SQL Server dictionary表的vID）' AFTER hospital_in_department;

-- 3. 创建索引以提升查询性能
CREATE INDEX idx_hospital_out_dept_id ON sys_task_emergency(hospital_out_department_id);
CREATE INDEX idx_hospital_in_dept_id ON sys_task_emergency(hospital_in_department_id);

-- 说明：
-- 1. hospital_out_department_id 和 hospital_in_department_id 存储来自 SQL Server dictionary 表的 vID
-- 2. 科室名称字段（hospital_out_department, hospital_in_department）保留，用于显示和同步旧系统
-- 3. 科室ID字段用于关联查询和数据验证
-- 4. 使用 VARCHAR(50) 类型，因为 vID 可能是字符串类型
-- 5. 允许为NULL，因为历史数据可能只有科室名称没有ID
