-- 为sys_task_emergency表添加need_resync字段
-- 用于标记车辆或人员修改后需要重新同步到旧系统

ALTER TABLE sys_task_emergency 
ADD COLUMN need_resync TINYINT(1) DEFAULT 0 COMMENT '是否需要重新同步：0-不需要，1-需要重新同步（车辆或人员变更）';

-- 添加索引以优化查询需要重新同步的任务
ALTER TABLE sys_task_emergency 
ADD INDEX idx_need_resync (need_resync, dispatch_sync_status);
